Vorlage SD-Block 1/6 DIN (20 x 21 cm) + Trennleiste oben (18 mm)

Beschnittzugabe 3 mm an jeder Seite

Endformat 210 x 200 mm

Sicherheitsabstand 3 mm

Lochung

Perforation

Format mit Trennleiste oben (18 mm) 210 x 218 mm