Vorlage SD-Block DIN A6
+ Trennleiste oben (10 mm)

Beschnittzugabe 3 mm an jeder Seite
Endformat 105 x 148 mm + 10 mm Trennrand oben
Sicherheitsabstand 3 mm
Lochung
....	Perforation
Format mit Trennleiste oben (10 mm) 105 x 158 mm