Vorlage Schnelltrennsatz DIN A4 mit Trennleiste oben (18 mm)

Beschnittzugabe 3 mm an jeder Seite

Endformat 210 x 297 mm

Sicherheitsabstand 3 mm

Lochung

Perforation

Format mit Trennleiste oben (18 mm) 210 x 315 mm