Trennleiste oben 10 mm

Vorlage Schnelltrennsatz DIN A5
inkl. Trennleiste oben (10 mm)

Beschnittzugabe 3 mm an jeder Seite

Endformat 148 x 210mm inkl. 10 mm Trennrand oben

Sicherheitsabstand 3 mm

Lochung

Perforation